                 HJ[LP INFORMATION KONFIGURATIONS PARAMETRAR
--------------------------------------------------------------------------------
.HE

        UNITEX anv{nder sig av system parametrar f|r att konfigurera systemet.
        Som systemansvarig anv{ndare kan Du s{tta och f|r{ndra parametrarna s}
        att systemet upptr{der som Du vill.

        Teletexnr:      H{r skall Ert eget teletexnr st}.

        Teletexid:      H{r  skall  Ert  teletexid   st}.  Om  Teletexnr.  och
                        identitet  inte |verenst{mmer med nr. och identitet  i
                        teletexterminalen v{grar UNITEX att arbeta.

        tty-port:       H{r  anges  den  port p}  vilken  teletex-  terminalen
                        anslutits.  Exempelvis tty5. Om denna parameter {ndras
                        m}ste UNITEX omstartas f|r att {ndringen skall tr{da i
                        kraft.
.CLR
        ttyhastighet:   H{r skall den hastighet med vilken kommunikationen med
                        teletexterminalen skall ske. Exempelvis 9600. Om denna
                        parameter   {ndras  m}ste   systemet  omstartas,   dvs
                        S{nd/Mottag   programmet  m}ste   omstartas,  f|r  att
     xnr                {ndringen skall tr{da i kraft.

        Utskriftspgm:   H{r anges det program som ska anv{ndas vid utskrift av
                        UNITEX.   Detta  program  m}ste   kunna  exekveras   i
                        bakgrunden, dvs ingen terminal I/O f}r f|rekomma.

        Distribution:   H{r anges om mottagna dokument skall distribueras till
                        identifierad  adressat  mottagningsbibliotek (  =  1),
                        eller inte ( = 0).

        Distribution    H{r  anges  de  ord  som UNITEX  skall  leta  efter  i
        id:             mottagna   dokument   f|r    att   kunna   identifiera
                        dokumentets  adressat, om Distributions parametern  {r
                        satt  till 1.
.CLR
        Automatisk      H{r  anges   om   inkommande  dokument  och  utg}ende
        utskrift:       dokument med sina kvittenser automatiskt skall skrivas
                        ut.

                        0 - Ingen automatisk utskrift.

                        1 - Automatisk utskrift med systemskrivaren.
                            (dvs av systemets utskriftsprogram )

                        2 - Automatisk utskrift med TTX-terminalens skrivare.
                            OBS! Detta kr{ver att en skrivare {r p}kopplad.

        Uppstarts       H{r  anges  det intervall i minuter som  S{nd/Mottagar
        intervall:      programmet  skall  vakna och  fr}ga  teletexterminalen
                        efter  inkomna  dokument och ev. s{nda  dokument  till
                        ttx-terminalen  samt  uppdatera s{ndk|n. UNITEX  m}ste
                        omstartas,  dvs S{nd/Mottag programmet startas upp och
                        l{ser  konfigurations  filen igen, f|r  att  {ndringen
                        skall tr{da i kraft.
.CLR
        Systemansvarig: H{r  anges  de  anv{ndare  som  skall  ha  ansvar  och
                        s{rskilda  befogenheter  i UNITEX. Om ingen  anv{ndare
                        anges f}r alla anv{ndare systemansvarigs befogenhet.

        Mottagnings     Skall  mottagaren  f}  ett   meddelande  n{r  dokument
        meddelande:     adresserats  till honom? I s} fall anges det h{r.  Tre
                        alternativ finns:

                        0 -  Inget  mottagningsmeddelande.

                        1 -  Anv{ndaren  f}r  meddelande   om  egna   mottagna
                          dokument och de(n) systemansvarige f}r meddelande om
                          mottagna allm{nna dokument.

                        2 -  Anv{ndaren  f}r  meddelande   om  egna   mottagna
                          dokument.   Systemansvariga  f}r    meddelanden   om
                          samtliga mottagna dokument.

